%INPUT.DTB
%1
%
%LaTeX "\input{DATEI}"   ---> Info mit <ALT-F2> <---
%2
%
%beliebiger Text
\clearpage
\thispagestyle{empty}
\resetallcounters
\begin{figure}[p]
\begin{center}
                   {\Huge\bf Tagungsband}
                           \vspace{1.5cm}
 
                        anl"a"slich des
                         \smallskip
 
                  {\Large\bf Symposiums}
                           \smallskip
 
                  zur Vorstellung des Projektes
                           \vspace{.5cm}
 
                     {\huge\bf ODIN}
                           \vspace{.5cm}
 
                   und zur Inbetriebnahme des
                    H"ochstleistungsrechners
                           \vspace{.5cm}
 
                   {\huge\bf Siemens VP400-EX}
                           \vspace{1.5cm}
 
                     13. und 14. April 1989\\
                     Universit"at Karlsruhe
                       \vspace{1.5cm}
 
                     1.Auflage, August 1989
 
\end{center}
 
  \vfill
 
\begin{center}
{\footnotesize
\begin{tabular}{cp{1cm}c}
\multicolumn{3}{c}{\bf Herausgeber:}\\
 & \rule{0pt}{5pt} & \\
 Prof. Dr. A. Schreiner      & &  W. Ewinger                  \\
 Universit"at Karlsruhe      & &  Siemens AG                  \\
 -- Rechenzentrum --         & & -- Unternehmensbereich Datentechnik --  \\
 Zirkel 2                    & & Kompetenz-Zentrum Wissenschaft \\
 Postfach 6980               & & Otto Hahn Ring 6             \\
 D--7500 Karlsruhe 1         & & D--8000 M"unchen 83         \\
 Telefon: 0721 / 608-3754    & & Telefon: 089 / 636-3722      \\
 Telefax: 0721 / 32\,550     & & Telefax: 089 / 636\,45270    \\
\end{tabular}}
\end{center}
\end{figure}
%-
%
%-
%
